%\cite{Michnoff:IBIC2014-WEPF26}
\bibitem{Michnoff:IBIC2014-WEPF26}
    R.J.~Michnoff, Z.~Altinbas, P.~Cerniglia, R.~Connolly, C.~Cullen, C.~Degen, D.M.~Gassner, R.L.~Hulsart, R.F.~Lambiase, L.F.~Mausner, D.~Raparia, P.~Thieberger, and M.~Wilinski,
%   R.J. Michnoff \emph{et al.},
   \textquotedblleft{The Brookhaven LINAC Isotope Production Facility (BLIP) Raster Scanning Upgrade}\textquotedblright,
%  in \emph{Proc. IBIC2014}, Monterey, CA, USA, paper WEPF26, pp. 608--612,
%  in \emph{Proc. 3rd Int. Beam Instrumentation Conf.}, Monterey, CA, USA, paper WEPF26, pp. 608--612,
   in \emph{Proc. 3rd International Beam Instrumentation Conference}, Monterey, CA, USA, paper WEPF26, pp. 608--612,
    ISBN: 978-3-95450-141-0,
    \url{http://jacow.org/IBIC2014/papers/wepf26.pdf},
    2014.
