%\cite{Sikora:IBIC2014-WEPF21}
\bibitem{Sikora:IBIC2014-WEPF21}
    J.P.~Sikora, S.~De Santis,
   \textquotedblleft{Electron Cloud Density Measurements Using Resonant Microwaves at CesrTA}\textquotedblright,
%  in \emph{Proc. IBIC2014}, Monterey, CA, USA, paper WEPF21, pp. 592--596,
%  in \emph{Proc. 3rd Int. Beam Instrumentation Conf.}, Monterey, CA, USA, paper WEPF21, pp. 592--596,
   in \emph{Proc. 3rd International Beam Instrumentation Conference}, Monterey, CA, USA, paper WEPF21, pp. 592--596,
    ISBN: 978-3-95450-141-0,
    \url{http://jacow.org/IBIC2014/papers/wepf21.pdf},
    2014.
