%\cite{Voelker:IBIC2014-WEPF19}
\bibitem{Voelker:IBIC2014-WEPF19}
    J.~Völker, T.~Kamps,
   \textquotedblleft{Fast Transverse Phase Space Measurement System for GunLab -  A Compact Test Beamline for SRF Photoinjectors}\textquotedblright,
%  in \emph{Proc. IBIC2014}, Monterey, CA, USA, paper WEPF19, pp. 588--591,
%  in \emph{Proc. 3rd Int. Beam Instrumentation Conf.}, Monterey, CA, USA, paper WEPF19, pp. 588--591,
   in \emph{Proc. 3rd International Beam Instrumentation Conference}, Monterey, CA, USA, paper WEPF19, pp. 588--591,
    ISBN: 978-3-95450-141-0,
    \url{http://jacow.org/IBIC2014/papers/wepf19.pdf},
    2014.
