%\cite{Krupa:IBIC2014-WEPF18}
\bibitem{Krupa:IBIC2014-WEPF18}
    M.~Krupa, M.~Gąsior,
   \textquotedblleft{Precise Digital Integration of Fast Analogue Signals Using a 12-Bit Oscilloscope}\textquotedblright,
%  in \emph{Proc. IBIC2014}, Monterey, CA, USA, paper WEPF18, pp. 584--587,
%  in \emph{Proc. 3rd Int. Beam Instrumentation Conf.}, Monterey, CA, USA, paper WEPF18, pp. 584--587,
   in \emph{Proc. 3rd International Beam Instrumentation Conference}, Monterey, CA, USA, paper WEPF18, pp. 584--587,
    ISBN: 978-3-95450-141-0,
    \url{http://jacow.org/IBIC2014/papers/wepf18.pdf},
    2014.
