%\cite{Saotome:IBIC2014-WEPF10}
\bibitem{Saotome:IBIC2014-WEPF10}
    N. S.~Saotome, T.~Furukawa, Y.~Hara, K.~Mizushima, K.~Noda, Y.~Saraya, T.~Shirai, and R.~Tansho,
%   N. S. Saotome \emph{et al.},
   \textquotedblleft{Range Verification System Using Scintillator and CCD Camera System}\textquotedblright,
%  in \emph{Proc. IBIC2014}, Monterey, CA, USA, paper WEPF10, pp. 558--560,
%  in \emph{Proc. 3rd Int. Beam Instrumentation Conf.}, Monterey, CA, USA, paper WEPF10, pp. 558--560,
   in \emph{Proc. 3rd International Beam Instrumentation Conference}, Monterey, CA, USA, paper WEPF10, pp. 558--560,
    ISBN: 978-3-95450-141-0,
    \url{http://jacow.org/IBIC2014/papers/wepf10.pdf},
    2014.
