%\cite{Dehler:IBIC2014-WEPD10}
\bibitem{Dehler:IBIC2014-WEPD10}
    M.M.~Dehler, S.~Hunziker, and M.~Leich,
   \textquotedblleft{Front End Concept for a Wake Field Monitor}\textquotedblright,
%  in \emph{Proc. IBIC2014}, Monterey, CA, USA, paper WEPD10, pp. 660--664,
%  in \emph{Proc. 3rd Int. Beam Instrumentation Conf.}, Monterey, CA, USA, paper WEPD10, pp. 660--664,
   in \emph{Proc. 3rd International Beam Instrumentation Conference}, Monterey, CA, USA, paper WEPD10, pp. 660--664,
    ISBN: 978-3-95450-141-0,
    \url{http://jacow.org/IBIC2014/papers/wepd10.pdf},
    2014.
