%\cite{Qian:IBIC2014-WEPD08}
\bibitem{Qian:IBIC2014-WEPD08}
    H.J.~Qian, J.M.~Byrd, L.R.~Doolittle, Q.~Du, D.~Filippetto, G.~Huang, F.~Sannibale, R.P.~Wells, and J.~Yang,
%   H.J. Qian \emph{et al.},
   \textquotedblleft{Beam Jitter Spectra Measurements of the APEX Photoinjector}\textquotedblright,
%  in \emph{Proc. IBIC2014}, Monterey, CA, USA, paper WEPD08, pp. 652--654,
%  in \emph{Proc. 3rd Int. Beam Instrumentation Conf.}, Monterey, CA, USA, paper WEPD08, pp. 652--654,
   in \emph{Proc. 3rd International Beam Instrumentation Conference}, Monterey, CA, USA, paper WEPD08, pp. 652--654,
    ISBN: 978-3-95450-141-0,
    \url{http://jacow.org/IBIC2014/papers/wepd08.pdf},
    2014.
