%\cite{Tobiyama:IBIC2014-WEPD05}
\bibitem{Tobiyama:IBIC2014-WEPD05}
    M.~Tobiyama,
   \textquotedblleft{Improvement of Data Transfer Speed of Large Memory Monitors}\textquotedblright,
%  in \emph{Proc. IBIC2014}, Monterey, CA, USA, paper WEPD05, pp. 642--646,
%  in \emph{Proc. 3rd Int. Beam Instrumentation Conf.}, Monterey, CA, USA, paper WEPD05, pp. 642--646,
   in \emph{Proc. 3rd International Beam Instrumentation Conference}, Monterey, CA, USA, paper WEPD05, pp. 642--646,
    ISBN: 978-3-95450-141-0,
    \url{http://jacow.org/IBIC2014/papers/wepd05.pdf},
    2014.
