%\cite{Sanjari:IBIC2014-WEPD03}
\bibitem{Sanjari:IBIC2014-WEPD03}
    M.S.~Sanjari, X.~Chen, P.~Hülsmann, Yu.A.~Litvinov, F.~Nolden, J.~Piotrowski, M.~Steck, and T.~Stöhlker,
%   M.S. Sanjari \emph{et al.},
   \textquotedblleft{Conceptual Design of Elliptical Cavity Beam Position Monitors for Heavy Ion Storage Rings}\textquotedblright,
%  in \emph{Proc. IBIC2014}, Monterey, CA, USA, paper WEPD03, pp. 634--636,
%  in \emph{Proc. 3rd Int. Beam Instrumentation Conf.}, Monterey, CA, USA, paper WEPD03, pp. 634--636,
   in \emph{Proc. 3rd International Beam Instrumentation Conference}, Monterey, CA, USA, paper WEPD03, pp. 634--636,
    ISBN: 978-3-95450-141-0,
    \url{http://jacow.org/IBIC2014/papers/wepd03.pdf},
    2014.
