%\cite{Wendt:IBIC2014-WEIYB1}
\bibitem{Wendt:IBIC2014-WEIYB1}
    M.~Wendt,
   \textquotedblleft{Direct (Under)Sampling vs Analog Downconversion for BPM Electronics}\textquotedblright,
%  in \emph{Proc. IBIC2014}, Monterey, CA, USA, paper WEIYB1, pp. 486--494,
%  in \emph{Proc. 3rd Int. Beam Instrumentation Conf.}, Monterey, CA, USA, paper WEIYB1, pp. 486--494,
   in \emph{Proc. 3rd International Beam Instrumentation Conference}, Monterey, CA, USA, paper WEIYB1, pp. 486--494,
    ISBN: 978-3-95450-141-0,
    \url{http://jacow.org/IBIC2014/papers/weiyb1.pdf},
    2014.
