%\cite{Loos:IBIC2014-WEIXB1}
\bibitem{Loos:IBIC2014-WEIXB1}
    H.~Loos,
   \textquotedblleft{LCLS Beam Diagnostics}\textquotedblright,
%  in \emph{Proc. IBIC2014}, Monterey, CA, USA, paper WEIXB1, pp. 475--485,
%  in \emph{Proc. 3rd Int. Beam Instrumentation Conf.}, Monterey, CA, USA, paper WEIXB1, pp. 475--485,
   in \emph{Proc. 3rd International Beam Instrumentation Conference}, Monterey, CA, USA, paper WEIXB1, pp. 475--485,
    ISBN: 978-3-95450-141-0,
    \url{http://jacow.org/IBIC2014/papers/weixb1.pdf},
    2014.
