%\cite{Mead:IBIC2014-WECYB2}
\bibitem{Mead:IBIC2014-WECYB2}
    J.~Mead, A.~Caracappa, W.X.~Cheng, C.~Danneil, J.H.~De Long, A.J.~Della Penna, K.~Ha, B.N.~Kosciuk, M.A.~Maggipinto, D.~Padrazo, B.~Podobedov, O.~Singh, Y.~Tian, and K.~Vetter,
%   J. Mead \emph{et al.},
   \textquotedblleft{NSLS-II RF Beam Position Monitor Comissioning Update}\textquotedblright,
%  in \emph{Proc. IBIC2014}, Monterey, CA, USA, paper WECYB2, pp. 500--504,
%  in \emph{Proc. 3rd Int. Beam Instrumentation Conf.}, Monterey, CA, USA, paper WECYB2, pp. 500--504,
   in \emph{Proc. 3rd International Beam Instrumentation Conference}, Monterey, CA, USA, paper WECYB2, pp. 500--504,
    ISBN: 978-3-95450-141-0,
    \url{http://jacow.org/IBIC2014/papers/wecyb2.pdf},
    2014.
