%\cite{Stabile:IBIC2014-TUPF19}
\bibitem{Stabile:IBIC2014-TUPF19}
    P.~Stabile, J.S.~Diamond, J.~Fitzgerald, N.~Liu, D.K.~Morris, P.S.~Prieto, and J.P.~Seraphin,
%   P. Stabile \emph{et al.},
   \textquotedblleft{Beam Position Monitor Electronics Upgrade for Fermilab Switchyard}\textquotedblright,
%  in \emph{Proc. IBIC2014}, Monterey, CA, USA, paper TUPF19, pp. 365--368,
%  in \emph{Proc. 3rd Int. Beam Instrumentation Conf.}, Monterey, CA, USA, paper TUPF19, pp. 365--368,
   in \emph{Proc. 3rd International Beam Instrumentation Conference}, Monterey, CA, USA, paper TUPF19, pp. 365--368,
    ISBN: 978-3-95450-141-0,
    \url{http://jacow.org/IBIC2014/papers/tupf19.pdf},
    2014.
