%\cite{Yair:IBIC2014-TUPF16}
\bibitem{Yair:IBIC2014-TUPF16}
    O.~Yair, J.L.~Crisp, G.~Kiupel, S.M.~Lidia, and R.C.~Webber,
   \textquotedblleft{FRIB Beam Position Monitor Pick-Up Design}\textquotedblright,
%  in \emph{Proc. IBIC2014}, Monterey, CA, USA, paper TUPF16, pp. 355--360,
%  in \emph{Proc. 3rd Int. Beam Instrumentation Conf.}, Monterey, CA, USA, paper TUPF16, pp. 355--360,
   in \emph{Proc. 3rd International Beam Instrumentation Conference}, Monterey, CA, USA, paper TUPF16, pp. 355--360,
    ISBN: 978-3-95450-141-0,
    \url{http://jacow.org/IBIC2014/papers/tupf16.pdf},
    2014.
