%\cite{Padrazo:IBIC2014-TUPF01}
\bibitem{Padrazo:IBIC2014-TUPF01}
    D.~Padrazo, A.~Caracappa, W.X.~Cheng, C.~Danneil, A.J.~Della Penna, K.~Ha, M.A.~Maggipinto, J.~Mead, O.~Singh, and K.~Vetter,
%   D. Padrazo \emph{et al.},
   \textquotedblleft{NSLS-II RF Beam Position Monitor- System Test and Integration}\textquotedblright,
%  in \emph{Proc. IBIC2014}, Monterey, CA, USA, paper TUPF01, pp. 289--293,
%  in \emph{Proc. 3rd Int. Beam Instrumentation Conf.}, Monterey, CA, USA, paper TUPF01, pp. 289--293,
   in \emph{Proc. 3rd International Beam Instrumentation Conference}, Monterey, CA, USA, paper TUPF01, pp. 289--293,
    ISBN: 978-3-95450-141-0,
    \url{http://jacow.org/IBIC2014/papers/tupf01.pdf},
    2014.
