%\cite{Ikeda:IBIC2014-TUPD22}
\bibitem{Ikeda:IBIC2014-TUPD22}
    H.~Ikeda, M.~Arinaga, J.W.~Flanagan, H.~Fukuma, and M.~Tobiyama,
   \textquotedblleft{Beam Loss Monitor at SuperKEKB}\textquotedblright,
%  in \emph{Proc. IBIC2014}, Monterey, CA, USA, paper TUPD22, pp. 459--462,
%  in \emph{Proc. 3rd Int. Beam Instrumentation Conf.}, Monterey, CA, USA, paper TUPD22, pp. 459--462,
   in \emph{Proc. 3rd International Beam Instrumentation Conference}, Monterey, CA, USA, paper TUPD22, pp. 459--462,
    ISBN: 978-3-95450-141-0,
    \url{http://jacow.org/IBIC2014/papers/tupd22.pdf},
    2014.
