%\cite{Taira:IBIC2014-TUPD12}
\bibitem{Taira:IBIC2014-TUPD12}
    Y.~Taira, R.~Kuroda, K.~Sakaue, M.~Tanaka, H.~Tomizawa, and H.~Toyokawa,
%   Y. Taira \emph{et al.},
   \textquotedblleft{Development of Non-Invasive Electron Beam Position Monitor Based on Coherent Diffraction Radiation from a Slit}\textquotedblright,
%  in \emph{Proc. IBIC2014}, Monterey, CA, USA, paper TUPD12, pp. 442--446,
%  in \emph{Proc. 3rd Int. Beam Instrumentation Conf.}, Monterey, CA, USA, paper TUPD12, pp. 442--446,
   in \emph{Proc. 3rd International Beam Instrumentation Conference}, Monterey, CA, USA, paper TUPD12, pp. 442--446,
    ISBN: 978-3-95450-141-0,
    \url{http://jacow.org/IBIC2014/papers/tupd12.pdf},
    2014.
