%\cite{Sedillo:IBIC2014-TUPD11}
\bibitem{Sedillo:IBIC2014-TUPD11}
    J.D.~Sedillo, J.D.~Gilpatrick, M.E.~Gruchalla, and J.D.~Nguyen,
   \textquotedblleft{LANSCE 1L Harp Data Acquisition System Upgrade}\textquotedblright,
%  in \emph{Proc. IBIC2014}, Monterey, CA, USA, paper TUPD11, pp. 438--441,
%  in \emph{Proc. 3rd Int. Beam Instrumentation Conf.}, Monterey, CA, USA, paper TUPD11, pp. 438--441,
   in \emph{Proc. 3rd International Beam Instrumentation Conference}, Monterey, CA, USA, paper TUPD11, pp. 438--441,
    ISBN: 978-3-95450-141-0,
    \url{http://jacow.org/IBIC2014/papers/tupd11.pdf},
    2014.
