%\cite{Miura:IBIC2014-TUPD09}
\bibitem{Miura:IBIC2014-TUPD09}
    A.~Miura, Y.~Kawane, T.~Miyao, and N.~Ouchi,
   \textquotedblleft{Vacuum Improvement of Bunch Shape Monitor for J-PARC Linac}\textquotedblright,
%  in \emph{Proc. IBIC2014}, Monterey, CA, USA, paper TUPD09, pp. 430--434,
%  in \emph{Proc. 3rd Int. Beam Instrumentation Conf.}, Monterey, CA, USA, paper TUPD09, pp. 430--434,
   in \emph{Proc. 3rd International Beam Instrumentation Conference}, Monterey, CA, USA, paper TUPD09, pp. 430--434,
    ISBN: 978-3-95450-141-0,
    \url{http://jacow.org/IBIC2014/papers/tupd09.pdf},
    2014.
