%\cite{Lidia:IBIC2014-TUIYB1}
\bibitem{Lidia:IBIC2014-TUIYB1}
    S.M.~Lidia,
   \textquotedblleft{Diagnostics for High Power Accelerator Machine Protection Systems}\textquotedblright,
%  in \emph{Proc. IBIC2014}, Monterey, CA, USA, paper TUIYB1, pp. 239--249,
%  in \emph{Proc. 3rd Int. Beam Instrumentation Conf.}, Monterey, CA, USA, paper TUIYB1, pp. 239--249,
   in \emph{Proc. 3rd International Beam Instrumentation Conference}, Monterey, CA, USA, paper TUIYB1, pp. 239--249,
    ISBN: 978-3-95450-141-0,
    \url{http://jacow.org/IBIC2014/papers/tuiyb1.pdf},
    2014.
