%\cite{Jones:IBIC2014-TUIXB1}
\bibitem{Jones:IBIC2014-TUIXB1}
    O.R.~Jones,
   \textquotedblleft{The Beam Instrumentation and Diagnostic Challenges for LHC Operation at High Energy}\textquotedblright,
%  in \emph{Proc. IBIC2014}, Monterey, CA, USA, paper TUIXB1, pp. 216--223,
%  in \emph{Proc. 3rd Int. Beam Instrumentation Conf.}, Monterey, CA, USA, paper TUIXB1, pp. 216--223,
   in \emph{Proc. 3rd International Beam Instrumentation Conference}, Monterey, CA, USA, paper TUIXB1, pp. 216--223,
    ISBN: 978-3-95450-141-0,
    \url{http://jacow.org/IBIC2014/papers/tuixb1.pdf},
    2014.
