%\cite{Baboi:IBIC2014-THIXB1}
\bibitem{Baboi:IBIC2014-THIXB1}
    N.~Baboi, D.~Nölle,
   \textquotedblleft{Commissioning of the FLASH2 Electron Beam Diagnostics in Respect to its use at the European XFEL}\textquotedblright,
%  in \emph{Proc. IBIC2014}, Monterey, CA, USA, paper THIXB1, pp. 712--721,
%  in \emph{Proc. 3rd Int. Beam Instrumentation Conf.}, Monterey, CA, USA, paper THIXB1, pp. 712--721,
   in \emph{Proc. 3rd International Beam Instrumentation Conference}, Monterey, CA, USA, paper THIXB1, pp. 712--721,
    ISBN: 978-3-95450-141-0,
    \url{http://jacow.org/IBIC2014/papers/thixb1.pdf},
    2014.
