%\cite{Sikora:IBIC2014-THCXB1}
\bibitem{Sikora:IBIC2014-THCXB1}
    J.P.~Sikora, J.R.~Calvey, and J.A.~Crittenden,
   \textquotedblleft{Cross-Calibration of Three Electron Cloud Density Detectors at CesrTA}\textquotedblright,
%  in \emph{Proc. IBIC2014}, Monterey, CA, USA, paper THCXB1, pp. 722--726,
%  in \emph{Proc. 3rd Int. Beam Instrumentation Conf.}, Monterey, CA, USA, paper THCXB1, pp. 722--726,
   in \emph{Proc. 3rd International Beam Instrumentation Conference}, Monterey, CA, USA, paper THCXB1, pp. 722--726,
    ISBN: 978-3-95450-141-0,
    \url{http://jacow.org/IBIC2014/papers/thcxb1.pdf},
    2014.
