%\cite{Miyahara:IBIC2014-MOPF28}
\bibitem{Miyahara:IBIC2014-MOPF28}
    F.~Miyahara, K.~Furukawa, R.~Ichimiya, N.~Iida, M.~Ikeno, H.~Kaji, T.~Okazaki, M.~Satoh, M.~Shoji, T.~Suwada, M.~Tanaka, and Y.~Yano,
%   F. Miyahara \emph{et al.},
   \textquotedblleft{Beam Diagnostics and Timing Monitoring for SuperKEKB Injector Linac}\textquotedblright,
%  in \emph{Proc. IBIC2014}, Monterey, CA, USA, paper MOPF28, pp. 110--113,
%  in \emph{Proc. 3rd Int. Beam Instrumentation Conf.}, Monterey, CA, USA, paper MOPF28, pp. 110--113,
   in \emph{Proc. 3rd International Beam Instrumentation Conference}, Monterey, CA, USA, paper MOPF28, pp. 110--113,
    ISBN: 978-3-95450-141-0,
    \url{http://jacow.org/IBIC2014/papers/mopf28.pdf},
    2014.
