%\cite{Hu:IBIC2014-MOPF20}
\bibitem{Hu:IBIC2014-MOPF20}
    Y.~Hu, L.R.~Dalesio, O.~Singh, and H.~Xu,
   \textquotedblleft{Diagnosing NSLS-II: A New Advanced Synchrotron Light Source}\textquotedblright,
%  in \emph{Proc. IBIC2014}, Monterey, CA, USA, paper MOPF20, pp. 100--102,
%  in \emph{Proc. 3rd Int. Beam Instrumentation Conf.}, Monterey, CA, USA, paper MOPF20, pp. 100--102,
   in \emph{Proc. 3rd International Beam Instrumentation Conference}, Monterey, CA, USA, paper MOPF20, pp. 100--102,
    ISBN: 978-3-95450-141-0,
    \url{http://jacow.org/IBIC2014/papers/mopf20.pdf},
    2014.
