%\cite{Rodriguez Esparza:IBIC2014-MOPF19}
\bibitem{Rodriguez Esparza:IBIC2014-MOPF19}
    S.~Rodriguez Esparza, G.~Kiupel, and I.N.~Nesterenko,
   \textquotedblleft{Design of a Profile Monitor with 12 Inches of Actuation for FRIB}\textquotedblright,
%  in \emph{Proc. IBIC2014}, Monterey, CA, USA, paper MOPF19, pp. 97--99,
%  in \emph{Proc. 3rd Int. Beam Instrumentation Conf.}, Monterey, CA, USA, paper MOPF19, pp. 97--99,
   in \emph{Proc. 3rd International Beam Instrumentation Conference}, Monterey, CA, USA, paper MOPF19, pp. 97--99,
    ISBN: 978-3-95450-141-0,
    \url{http://jacow.org/IBIC2014/papers/mopf19.pdf},
    2014.
