%\cite{Piselli:IBIC2014-MOPF16}
\bibitem{Piselli:IBIC2014-MOPF16}
    E.~Piselli, O.E.~Berrig, F.~Caspers, B.~Dehning, J.~Emery, M.~Hamani, J.~Kuczerowski, B.~Salvant, R.S.~Sautier, R.~Veness, C.~Vuitton, and C.~Zannini,
%   E. Piselli \emph{et al.},
   \textquotedblleft{CERN-SPS Wire Scanner Impedence and Wire Heating Studies}\textquotedblright,
%  in \emph{Proc. IBIC2014}, Monterey, CA, USA, paper MOPF16, pp. 88--92,
%  in \emph{Proc. 3rd Int. Beam Instrumentation Conf.}, Monterey, CA, USA, paper MOPF16, pp. 88--92,
   in \emph{Proc. 3rd International Beam Instrumentation Conference}, Monterey, CA, USA, paper MOPF16, pp. 88--92,
    ISBN: 978-3-95450-141-0,
    \url{http://jacow.org/IBIC2014/papers/mopf16.pdf},
    2014.
