%\cite{Nosych:IBIC2014-MOPF10}
\bibitem{Nosych:IBIC2014-MOPF10}
    A.A.~Nosych, U.~Iriso,
   \textquotedblleft{A Compact In-Air X-Ray Detector for Vertical Beam Size Measurement at ALBA}\textquotedblright,
%  in \emph{Proc. IBIC2014}, Monterey, CA, USA, paper MOPF10, pp. 69--72,
%  in \emph{Proc. 3rd Int. Beam Instrumentation Conf.}, Monterey, CA, USA, paper MOPF10, pp. 69--72,
   in \emph{Proc. 3rd International Beam Instrumentation Conference}, Monterey, CA, USA, paper MOPF10, pp. 69--72,
    ISBN: 978-3-95450-141-0,
    \url{http://jacow.org/IBIC2014/papers/mopf10.pdf},
    2014.
