%\cite{Della Penna:IBIC2014-MOPF03}
\bibitem{Della Penna:IBIC2014-MOPF03}
    A.J.~Della Penna, M.A.~Maggipinto, J.~Mead, O.~Singh, and K.~Vetter,
   \textquotedblleft{NSLSII Photon Beam Position Monitor ElectronicsTesting and Results}\textquotedblright,
%  in \emph{Proc. IBIC2014}, Monterey, CA, USA, paper MOPF03, pp. 42--44,
%  in \emph{Proc. 3rd Int. Beam Instrumentation Conf.}, Monterey, CA, USA, paper MOPF03, pp. 42--44,
   in \emph{Proc. 3rd International Beam Instrumentation Conference}, Monterey, CA, USA, paper MOPF03, pp. 42--44,
    ISBN: 978-3-95450-141-0,
    \url{http://jacow.org/IBIC2014/papers/mopf03.pdf},
    2014.
