%\cite{Vignet:IBIC2014-MOPD26}
\bibitem{Vignet:IBIC2014-MOPD26}
    J.L.~Vignet, R.V.~Revenko,
   \textquotedblleft{A Bunch Extension Monitor for the Spiral2 LINAC}\textquotedblright,
%  in \emph{Proc. IBIC2014}, Monterey, CA, USA, paper MOPD26, pp. 212--215,
%  in \emph{Proc. 3rd Int. Beam Instrumentation Conf.}, Monterey, CA, USA, paper MOPD26, pp. 212--215,
   in \emph{Proc. 3rd International Beam Instrumentation Conference}, Monterey, CA, USA, paper MOPD26, pp. 212--215,
    ISBN: 978-3-95450-141-0,
    \url{http://jacow.org/IBIC2014/papers/mopd26.pdf},
    2014.
