%\cite{Liu:IBIC2014-MOPD23}
\bibitem{Liu:IBIC2014-MOPD23}
    M.~Liu, K.C.~Chu, C.X.~Yin, and L.Y.~Zhao,
   \textquotedblleft{Development Status of SINAP Timing System}\textquotedblright,
%  in \emph{Proc. IBIC2014}, Monterey, CA, USA, paper MOPD23, pp. 199--201,
%  in \emph{Proc. 3rd Int. Beam Instrumentation Conf.}, Monterey, CA, USA, paper MOPD23, pp. 199--201,
   in \emph{Proc. 3rd International Beam Instrumentation Conference}, Monterey, CA, USA, paper MOPD23, pp. 199--201,
    ISBN: 978-3-95450-141-0,
    \url{http://jacow.org/IBIC2014/papers/mopd23.pdf},
    2014.
