%\cite{Hong:IBIC2014-MOPD19}
\bibitem{Hong:IBIC2014-MOPD19}
    J.H.~Hong, J.H.~Han, H.-S.~Kang, C.~Kim, and H.~Yang,
   \textquotedblleft{Bunch Arrival Time Monitor for PAL-XFEL}\textquotedblright,
%  in \emph{Proc. IBIC2014}, Monterey, CA, USA, paper MOPD19, pp. 191--194,
%  in \emph{Proc. 3rd Int. Beam Instrumentation Conf.}, Monterey, CA, USA, paper MOPD19, pp. 191--194,
   in \emph{Proc. 3rd International Beam Instrumentation Conference}, Monterey, CA, USA, paper MOPD19, pp. 191--194,
    ISBN: 978-3-95450-141-0,
    \url{http://jacow.org/IBIC2014/papers/mopd19.pdf},
    2014.
