%\cite{Spampinati:IBIC2014-MOPD06}
\bibitem{Spampinati:IBIC2014-MOPD06}
    S.~Spampinati, D.~Newton,
   \textquotedblleft{Electron Beam Diagnostics for Short Pulse FEL Schemes at CLARA}\textquotedblright,
%  in \emph{Proc. IBIC2014}, Monterey, CA, USA, paper MOPD06, pp. 147--151,
%  in \emph{Proc. 3rd Int. Beam Instrumentation Conf.}, Monterey, CA, USA, paper MOPD06, pp. 147--151,
   in \emph{Proc. 3rd International Beam Instrumentation Conference}, Monterey, CA, USA, paper MOPD06, pp. 147--151,
    ISBN: 978-3-95450-141-0,
    \url{http://jacow.org/IBIC2014/papers/mopd06.pdf},
    2014.
