%\cite{Huang:IBIC2014-MOPD01}
\bibitem{Huang:IBIC2014-MOPD01}
    H.~Huang, I.G.~Alekseev, E.C.~Aschenauer, G.~Atoian, A.~Bazilevsky, O.~Eyser, A.~Fernando, D.M.~Gassner, D.~Kalinkin, J.~Kewisch, G.J.~Mahler, Y.~Makdisi, S.~Nemesure, A.~Poblaguev, W.B.~Schmidke, D.~Steski, D.~Svirida, T.~Tsang, K.~Yip, and A.~Zelenski,
%   H. Huang \emph{et al.},
   \textquotedblleft{RHIC p-Carbon Polarimeter Target Lifetime Issue}\textquotedblright,
%  in \emph{Proc. IBIC2014}, Monterey, CA, USA, paper MOPD01, pp. 124--128,
%  in \emph{Proc. 3rd Int. Beam Instrumentation Conf.}, Monterey, CA, USA, paper MOPD01, pp. 124--128,
   in \emph{Proc. 3rd International Beam Instrumentation Conference}, Monterey, CA, USA, paper MOPD01, pp. 124--128,
    ISBN: 978-3-95450-141-0,
    \url{http://jacow.org/IBIC2014/papers/mopd01.pdf},
    2014.
