%\cite{Hunziker:IBIC2014-MOCZB2}
\bibitem{Hunziker:IBIC2014-MOCZB2}
    S.~Hunziker, V.R.~Arsov, F.~Buechi, M.G.~Kaiser, P.~Orel, A.~Romann, V.~Schlott, and S.~Zorzut,
%   S. Hunziker \emph{et al.},
   \textquotedblleft{Reference Distribution and Synchronization System for SwissFEL: Concept and First Results}\textquotedblright,
%  in \emph{Proc. IBIC2014}, Monterey, CA, USA, paper MOCZB2, pp. 29--33,
%  in \emph{Proc. 3rd Int. Beam Instrumentation Conf.}, Monterey, CA, USA, paper MOCZB2, pp. 29--33,
   in \emph{Proc. 3rd International Beam Instrumentation Conference}, Monterey, CA, USA, paper MOCZB2, pp. 29--33,
    ISBN: 978-3-95450-141-0,
    \url{http://jacow.org/IBIC2014/papers/moczb2.pdf},
    2014.
