%\cite{Takai:IBIC2014-MOCYB2}
\bibitem{Takai:IBIC2014-MOCYB2}
    R.~Takai, T.~Honda, T.~Nogami, T.~Obina, H.~Sagehashi, Y.~Tanimoto, and M.~Tobiyama,
%   R. Takai \emph{et al.},
   \textquotedblleft{Design and Initial Commissioning of Beam Diagnostics for the KEK Compact ERL}\textquotedblright,
%  in \emph{Proc. IBIC2014}, Monterey, CA, USA, paper MOCYB2, pp. 7--11,
%  in \emph{Proc. 3rd Int. Beam Instrumentation Conf.}, Monterey, CA, USA, paper MOCYB2, pp. 7--11,
   in \emph{Proc. 3rd International Beam Instrumentation Conference}, Monterey, CA, USA, paper MOCYB2, pp. 7--11,
    ISBN: 978-3-95450-141-0,
    \url{http://jacow.org/IBIC2014/papers/mocyb2.pdf},
    2014.
