%\cite{Loos:FEL2015-TUD01}
\bibitem{Loos:FEL2015-TUD01}
    H.~Loos,
   \textquotedblleft{COTR Resistant Profile Monitor}\textquotedblright,
%  in \emph{Proc. FEL2015}, TUD01, pp. 554--560,
%  in \emph{Proc. FEL2015}, Daejeon, Republic of Korea, August 2015, paper TUD01, pp. 554--560,
   in \emph{Proc. 37th International Free Electron Laser Conference (FEL2015)}, Daejeon, Republic of Korea, August 2015, paper TUD01, pp. 554--560,
    ISBN: 978-3-95450-134-2,
    \url{http://accelconf.web.cern.ch/AccelConf/FEL2015/papers/tud01.pdf},
    doi:10.18429/JACoW-FEL2015-TUD01, 2015.
